\begin{titlepage}
\includegraphics[width=0.9\textwidth]{TitleImage}

\begin{tabular}[c]{l r}
\toprule
& \today
\\
\midrule
\multicolumn{2}{c}{
\newline
\Huge{webMIP Functional Specification}
\newline
}
\\
\midrule
\theversion &Restricted to National Grid Metering \& Advantica
\\
\bottomrule
\end{tabular}

\begin{tabular}[c]{l l}
\textbf{Prepared for:} & \textbf{Prepared by:} \\
Martin Hansford & Jamie Priest \& Andy Hardy \\
National Grid Metering & Advantica \\
4 Abbotts Lane & Ashby Road \\
Coventry & Loughborough \\
Warwickshire & Leicestershire \\
CV1 4AY & LE11 3GR \\
& United Kingdom \\
& Tel: +44 (0)1509 282802 \\
& Fax: +44 (0)1509 283135 \\
& Email: jamie.priest@advanticagroup.com \\
& Website: www.advanticagroup.com \\
Customer Reference: 2520000817 & \\
\end{tabular}
\end{titlepage}
